LIBRARY	DKNET
EXPORTS
	dktcpipaddr_set_ip_byname
	dktcpipaddr_set_ip_loopback
	dktcpipaddr_set_ip_local
	dktcpipaddr_set_ip_any
	dktcpip_new
	dktcpip_delete
	dktcpip_start
	dktcpip_end
	dktcpip_set_connectionless
	dktcpip_get_addr
	dktcpip_addr_set_port
	dktcpip_init
	dktcpip_read
	dktcpip_write
	dktcpip_is_rdclosed
	dktcpip_closewrite
	dktcpip_up
	dktcpip_down
	dktcpip_set_nonblock
	dktcpip_set_timeout
	dktcpip_respond
	dktcpip_set_reuse
	dktcpip_set_broadcast
	dktcpip_set_keepalive
	dktcpip_get_error_code
